  Wstęp

Serdecznie witamy!

Strażnik AVK to produkt pakietu AntiVirenKit 8, niezmiernie przydatny do ochrony przed wirusami:

Jest stale aktywny w tle i kontroluje wywoływane pliki. Dzieje się to tak szybko, że w trakcie codziennej pracy w ogóle nie zauważymy jego obecności. Jego użycie jest bardzo proste, i możemy powierzyć mu opiekę naszego komputera !

Zaletą takiej kontroli jest fakt, że komputer nie ma dostępu do pliku w którym wykryto infekcję, niezależnie od tego, czy znajduje się na dyskietce, CD-ROMie, czy jako Attachment w e-mail lub jest załadowany przez internet. Zamyka to wirusom wiele dróg infekcji Użycie strażnika AVK

Życzymy Państwu bezpiecznej i wygodnej pracy ze Strażnikiem AVK.

G DATA Software, lipiec 1998


  Użycie Strażnika AVK

Strażnika AVK nie można wyłączać nigdy, bez uzasadnionej przyczyny !

Menu sterowania wywołujemy, klikając symbol [image] na pasku zadań. Widzimy tam ostatnio sprawdzany plik i ostatnie wykrycie wirusa. Możemy je też ukryć – wróci do paska zadań.

 “Zakończ“ zamyka menu, ale nie wyłącza STRAŻNIKA!! Nie ma go wtedy w pasku zadań, ale jest dostępny w grupie programowej AntiVirenKit 8.

Funkcję można wyłączyć i wyłączyć w “Konfiguracji...“. Można tu też ustalić wybrane reakcje i obiekty.


  Konfiguracja Strażnika AVK

W menu “Konfiguracja Strażnika AVK“ ustalamy co ma kontrolować i co robić w przypadku znalezienia wirusa.

Do dyspozycji mamy następujące karty:

Rozpoznanie

Typ pliku

Zapis konfiguracji

Informacje o Strażniku AVK


  Rozpoznanie

W tej karcie możemy:

)	Włączyć i wyłączyć funkcję strażnika. Po jej wyłączeniu symbol strażnika będzie przekreślony, dzięki czemu widzimy, że istnieje ryzyko zarażenia. Nie wyłączajmy Strażnika AVK bez uzasadnionej przyczyny

)	Włączyć lub wyłączyć opcję analizy heurystycznej

)	Ustalić rodzaj reakcji na wypadek wykrycia wirusa. Można spróbować go usunąć, usunąć zarażony plik (ostrożnie, to oznacza nieodwołalną utratę danych, radzimy użycie innych funkcji!) lub możemy zdecydować w oknie po wykryciu wirusa, co z nim zrobić.

)	Poza tym możemy zlecić założenie protokołu

  powrót do menu


Typ plików
 Typ pliku

W tej karcie wybieramy typ plików do zbadania:

)	Pliki skompresowane – sprawdza spakowane i zarchiwizowane pliki.

)	Automatyczne rozpoznanie plików (tryb Smart)

kontroluje wszystkie zagrożone pliki.

)	Pliki programowe

kontroluje pliki programowe

)	Wszystkie pliki

analiza wszystkich plików. Znacznie wydłuża czas trwania analizy.

)	Zdefiniowane przez użytkownika

Możemy tu nakazać analizę wybranych przez nas typów plików. Wystarczy nanieść pożądane rozszerzenia.

  powrót do menu


Konfiguracja
  Zapis konfiguracji

W karcie “Konfiguracja“ możemy :

a) Importować/eksportować konfigurację jako plik “eksportuj” lub “importuj”. Jeśli zamierzamy pracować z różnymi konfiguracjami, poleca się  zapisanie ustawionej raz konfiguracji i w razie potrzeby  importowanie jej.

Ta cecha ułatwia konfigurowanie wielu stanowisk w sieci.

b) Chronić hasłem ustawioną konfigurację. Jeśli naniesiemy cokolwiek w oknie “Hasło“, po wywołaniu “Konfiguracji...“   komputer spyta o hasło.

Ta cecha uniemożliwia zmianę konfiguracji np. administratorów przez osoby niepowołane przy pracy w sieci.

c) Ustalić, czy strażnik ma działać otwarcie, czy w tle.

  powrót do menu


 Informacje o Strażniku AVK

W karcie “Info“ menu konfiguracji znajdziemy informacje na temat::

)	Wersji Strażnika AVK

) 	Wersji bazy wirusowej

) 	Statystyki przeszukanych plików

  powrót do menu